hcs - CGRO-COMPTEL Observation Planning : SKY2-1/hcs sky.ps ( ), 12-NOV-96 / 14:11:22, P   1

min.: 14.27 d max.: 65.39 d

COMPTEL response zero at 50 deg radius

+30

0

-30

+60

-60

+90

-90 120 60 0 300 240

Galactic coordinate system AITOFF projection

0 10 20 30 40 50 60 70

Observation time in days

COMPTON Gamma Ray Observatory

Phase I (sky survey), Phase II, Phase III, Phase IV - Cycle 4, and Phase IV - Cycle 5 combined.

PROGRAM SKY ; File name : p12345.cgro_com 1996-09-09